chambers (A,B,C1,C2), 
beam tubes, 
module tubes, 
borehole tubes, 
bellows, 
baffles for gas molecules, 
baffles for radiation, 
viewports, 
gate vulves, 
vacuum gauges, 
vacuum pumps (turbo, ion), 
feedthrough, 
