lenses for REFL WFS, 
lenses for POP WFS, 
lenses for AS WFS, 
CCDs for trans (X,Y), 
CCDs for REFL, 
attenuation mirror for REFL, 
CARM servo, 
oscilloscopes, 
network analyzer, 
optical spectrum analyzer, 
control scripts, 
