\mbox{	Type-A IP	[VIS], 	}	&
\mbox{	Type-B IP	[VIS], 	}	&
\mbox{	Type-A filter0	[VIS], 	}	\\
\mbox{	Type-A filter1	[VIS], 	}	&
\mbox{	Type-A filter2	[VIS], 	}	&
\mbox{	Type-B filter0	[VIS], 	}	\\
\mbox{	Type-B filter1	[VIS], 	}	&
\mbox{	MGAS	[VIS], 	}	&
\mbox{	horizontal-LVDT	[VIS], 	}	\\
\mbox{	piezo-motor (filter2, PF)	[VIS], 	}	&
\mbox{	mini-GAS on PF	[VIS], 	}	&
\mbox{	motor slider on PF	[VIS], 	}	\\
\mbox{	position sensors (PF, MB)	[VIS], 	}	&
\mbox{	coil-magnet actuators (PF, MB)	[VIS], 	}	&
\mbox{	ESD actuators	[VIS], 	}	\\
\mbox{	PF local control servos	[VIS], 	}	&
\mbox{	MB local control servos	[VIS], 	}	&
\mbox{	IM local control servos	[VIS], 	}	\\
\mbox{	PF	[VIS], 	}	&
\mbox{	MB	[VIS], 	}	&
\mbox{	IM	[VIS], 	}	\\
\mbox{	Type-A RM	[VIS], 	}	&
\mbox{	Type-B RM	[VIS], 	}	&
\mbox{	Type-C RM	[VIS], 	}	\\
\mbox{	heat link A	[CRY], 	}	&
\mbox{	heat link B	[CRY], 	}	&
\mbox{	IM wire	[CRY], 	}	\\
\mbox{	RM wire	[CRY], 	}	&
\mbox{	TM fiber (sapphire)	[CRY], 	}	&
\mbox{	stacks for Type-C	[VIS], 	}	\\
\mbox{	stacks for Type-B (iLCGT)	[VIS], 	}	&
\mbox{	300K IM wire	[VIS], 	}	&
\mbox{	300K RM wire	[VIS], 	}	\\
\mbox{	300K mirror wire	[VIS], 	}	&
&\\