\mbox{	ITM (silica)	[MIR], 	}	&
\mbox{	ETM (silica)	[MIR], 	}	&
\mbox{	ITM (sapphire)	[MIR], 	}	\\
\mbox{	ETM (sapphire)	[MIR], 	}	&
\mbox{	BS	[MIR], 	}	&
\mbox{	PRM	[MIR], 	}	\\
\mbox{	PR2	[MIR], 	}	&
\mbox{	PR3	[MIR], 	}	&
\mbox{	SRM	[MIR], 	}	\\
\mbox{	SR2	[MIR], 	}	&
\mbox{	SR3	[MIR], 	}	&
\mbox{	ASp pickoff mirror	[MIR], 	}	\\
\mbox{	steering mirrors	[AOS], 	}	&
\mbox{	pico-motors for steering mirrors	[AOS], 	}	&
\mbox{	beam dampers	[AOS], 	}	\\
\mbox{	PD for REFL (high/low)	[AEL], 	}	&
\mbox{	PD for POP (high/low)	[AEL], 	}	&
\mbox{	PD for ASp (high/low)	[AEL], 	}	\\
\mbox{	PD for POX	[AEL], 	}	&
\mbox{	PD for POY	[AEL], 	}	&
\mbox{	PD for X-trans	[AEL], 	}	\\
\mbox{	PD for Y-trans	[AEL], 	}	&
\mbox{	QPDs for REFL (high/low)	[AEL], 	}	&
\mbox{	QPDs for POP (high/low)	[AEL], 	}	\\
\mbox{	QPDs for AS (high/low)	[AEL], 	}	&
\mbox{	lenses for REFL WFS	[MIF], 	}	&
\mbox{	lenses for POP WFS	[MIF], 	}	\\
\mbox{	lenses for AS WFS	[MIF], 	}	&
\mbox{	oplev for core optics	[AOS], 	}	&
\mbox{	holes on baffles	[AOS], 	}	\\
\mbox{	CCDs for trans (X,Y)	[MIF], 	}	&
\mbox{	CCDs for REFL	[MIF], 	}	&
\mbox{	attenuation mirror for REFL	[MIF], 	}	\\
\mbox{	CARM demodulator	[AEL], 	}	&
\mbox{	DARM demodulator (RF)	[AEL], 	}	&
\mbox{	PRCL demodulator	[AEL], 	}	\\
\mbox{	MICH demodulator	[AEL], 	}	&
\mbox{	SRCL demodulator	[AEL], 	}	&
\mbox{	CARM servo	[MIF], 	}	\\
\mbox{	digital system for MIF	[DGS], 	}	&
\mbox{	in-vacuum mirror cleaning tools	[AOS], 	}	&
\mbox{	oscilloscopes	[MIF], 	}	\\
\mbox{	network analyzer	[MIF], 	}	&
\mbox{	optical spectrum analyzer	[MIF], 	}	&
\mbox{	acoustic isolation boxes	[FCL], 	}	\\
\mbox{	TCS (if necessary)	[AOS], 	}	&
\mbox{	beam reducing telescope	[AOS], 	}	&
\\