\documentclass[a4j,12pt,here]{jsbook}
%\documentclass[a4j,12pt,here,draft]{thesis} %draftオプション，画像が描写されないため高速にPDF化できる（画像領域は確保してくれる）
\usepackage{docmute}

\input{setting}
%\usepackage{graphicx}
%\usepackage{color}
%\usepackage{colortbl}
%\usepackage{amsmath} 
%\usepackage{okumacro} 
%\usepackage[dvipdfmx]{hyperref}
%\usepackage{pxjahyper}

%\renewcommand{\baselinestretch}{1.3} % これが一番読みやすい行間
%\definecolor{gray}{gray}{0.9} 






\begin{document}

\title{\textbf{修士論文 \\ \vspace{2zh} 干渉計型重力波検出器における光学機械相互作用と\\光の空間モードの揺らぎについて}}

% 学位論文「本」審査請求時には所属等の情報は掲載しない
%\author{\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 榎本 雄太郎} 

% 草稿提出時，予備審査時には所属情報等を掲載
\author{\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 東京大学理学系研究科 \\ 物理学専攻 35-156023\\ 榎本 雄太郎} 

% 日付を出力しないための処置
\date{2017年1月5日第1版提出\\
同31日最終版提出
}

\maketitle

\addtocontents{toc}{\protect\thispagestyle{chapheadings}}
\cleardoublepage
\renewcommand{\thepage}{\roman{page}} 

\input{abstract/abstract}
\cleardoublepage

\newpage
\setcounter{page}{1}

\pdfbookmark{\contentsname}{目次}
\tableofcontents

\newpage
\phantomsection\markboth{図目次}{図目次}
\addcontentsline{toc}{chapter}{図目次}
\listoffigures\thispagestyle{varheadings}
\begingroup\thispagestyle{varheadings}
\let\clearpage\relax\thispagestyle{varheadings}
\listoftables\thispagestyle{varheadings}
\addcontentsline{toc}{chapter}{表目次}
\endgroup

\newpage

\cleardoublepage


%\setcounter{page}{-1}
\setcounter{page}{1}
\renewcommand{\thepage}{\arabic{page}}

\cleardoublepage

\input{chapter/introduction}

\input{chapter/gravitational_waves}

\input{chapter/interferometer} 

\input{chapter/HGmodes}

\input{chapter/optomechanics}

\input{chapter/conclusion}

\appendix
%\titleformat{\chapter}[display]{\Huge\bfseries}{{\usefont{T1}{pnc}{m}{sc} Appendix \thechapter}}{0pt}{\Huge\bfseries}
\titleformat{\chapter}[display]{\Huge\bfseries}{補遺\thechapter}{0pt}{\Huge\bfseries}
\input{chapter/appendixA}

\input{chapter/FPcavity}

\input{chapter/quantum_state}

\input{chapter/QPD}

\input{chapter/thermalbath}

%\bibliographystyle{ieeetr}
%\bibliographystyle{tieice}
%\bibliographystyle{tipsj}
%\bibliographystyle{unsrt_custumized}\thispagestyle{chapheadings}
%\markboth{参考文献}{参考文献}\bibliography{library.bib}
\input{thesis_fixed1.bbl}


% これを有効にするとページ数が出力されなくなる
%\pagestyle{myheadings} 

\input{chapter/acknowledgments}

%\include{chapter/paper-lists}
\end{document}

